-- RAPPORT-HOST — Admin-Modell.
-- Der Betreiber-Bereich (/admin) nutzt ein SEPARATES Login (ADMIN_PASSWORD),
-- getrennt von Kundenkonten — kein Konto-Flag nötig. Eine frühere Version
-- legte accounts.is_admin an; das ist nicht mehr in Gebrauch und wird hier
-- wieder entfernt (idempotent).
alter table accounts drop column if exists is_admin;
